Háskóli Íslands Vor 2001 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 14

Skilafrestur til 19. apríl 2001 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) 200 Ω viðnám, 25 μF þéttir og spóla L eru samsíðatengd. Spennuvísirinn yfir rásaeiningarnar er 100̸ 0^∘. Finna L ef straumurinn sem kemur inn á jákvæða tengið er I = 0.5 − j2 A og ω = 1 krad/sek. (Próf ágúst 1998)

2. (10) Lát R_1 = 2 Ω, R_2 = 0 Ω, Z_L = 40 +j0 Ω, L_1 = 1 H, L_2 = 25 H og k = 0.99.

Fyrir ω = 1 krad/sek skal ákvarða V_L/V_s. (Próf ágúst 2000)

3. (10) Finna og rissa upp v_x(t) fyrir t > 0 fyrir 3τ. Gefið er að i_L(0) = 10 A. (Próf maí 1999)

4. (10) Hvað er meðalaflið sem eyðist í 8 Ω viðnáminu ? Hve mikið af þessu afli kemur frá 20 V lindinni ? (Próf ágúst 2000)

Tímadæmi: 10.30, 10.32, 11.4 í DeCarlo og Lin