Háskóli Íslands Vor 2001 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 6 Skilafrestur til 15. febrúar 2001 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Straumurinn i(t) = 5 sin ( 110t +^π_6 ) rennur um 20 Ω viðnám.

(a) Finna spennuna yfir viðnámið. (b) Hver er tíðni spennunnar ? (c) Finnið aflið sem eyðist í viðnáminu. (d) Hver er tíðni p(t) ?

(e) Teikna strauminn i(t) og aflið p(t) í MATLAB.

2. (10) Rita skal möskvajöfnur fyrir rásina og ákvarða V_A, V_B og I_x. (Próf ágúst 2000)

3. (10) Finna skal Thévenin jafngildisrás á milli pólanna A og B. (Próf ágúst 2000)

4. (10) Finna Thévenin jafngildisrásina. (Próf janúar 1988)

Tímadæmi:

Dæmi: 3.16, 3.21, 3.22, 4.9, 4.10, 5.25, 5.28 í DeCarlo og Lin