Háskóli Íslands Vor 2002 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 11

Skilafrestur til 21. mars 2002 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (15) Rofinn hefur verið opinn lengi þegar honum er lokað við t = 0. Finna skal strauminn i_{sw}(t). (Próf ágúst 2001)

2. (10) Finna v_C (0^−) sem fall af k annars vegar og v_C (t) sem fall af k fyrir t > 0 hins vegar. Finna síðan v_c(t) fyrir k = 10^{−3}. (Próf ágúst 1999)

3. (10) Setjum R = 1 MΩ, C = 1μF, R_i = ∞ og R_o = 0 og A = 1000. Hvað þarf innmerkið v_s(t) að vera til að útmerkið sé

v_o(t) = (exp(−10t) − 1) V

Finnið einnig v_s(t) ef A −→ ∞. (Próf ágúst 1999)

4. (25)

a) Skoðið rásina hér að neðan. Stillið upp hnútpunktajöfnum fyrir rásina, og setjið þær á fylkjaform. Leysið í MATLAB allar hnútpunktaspennur ef I_{in} = 2 A.

b) Setjum nú I_{in} = 3((u(t − 10) − u(t − 90)) × sin(2π × 0.1t) A. Reiknið með MATLAB spennuna v_o(t) fyrir 0 ≤ t ≤ 100 s og aflið sem eyðist í viðnáminu R_L á sama tíma.

Skila á MATLAB forritum og sýna skal hvernig hnútpunktajöfnurnar eru fundnar. Þá skal og skila útprentuðum myndum með tímaupplausn 0.025 s fyrir lið 2 b).