Háskóli Íslands Vor 2002 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 12

Skilafrestur til 4. apríl 2002 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Finna hvenær spennan yfir þéttinn er núll. (Próf ágúst 1999)

2. (10) Rofinn hefur verið opinn í nokkra klukkutíma áður en honum er lokað við t = 0.

Finna v_C(t) fyrir t > 0 og i_{SW}(t) fyrir t > 0. (Próf ágúst 1999)

3. (10) Rofinn hefur verið lokaður lengi og opnast við t = 0. Finna v_x(t). Reikna v_x fyrir t = −10 ms, 0^−, 0^+ og 10 ms. (Próf ágúst 1999)

4. (20) Í rásinni hér að neðan er R = 3 Ω, L = 1 H, C =^1_2 F og i_s = 2e^{−3t} A. Gera skal ráð fyrir æstæði við t = 0^−.

(a) Finna i(t) fyrir t > 0. Teikna með MATLAB fyrir 0 − 5 s.

(b) Greina rásina með PSPICE og teikna spennuna yfir þéttinn sem fall af tíma t > 0. Ábending: veldisfall: IS N1 N2 EXP(V1 V2 TD1 τ_1 TD2 τ_2)

Tímadæmi: 9.8, 9.9, 9.24, 9.29 í DeCarlo og Lin