Háskóli Íslands Vor 2003 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 10 Skilafrestur til 13. mars 2003 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Rofinn í rásinni hér að neðan opnast við t = 0. Finna skal útspennuna v_o(t) fyrir t > 0. (Próf maí 2002)

2. (10) Gera skal ráð fyrir að aðgerðamagnarinn sé fullkominn. Finna á v_o(t). (Próf maí 2000)

3. (20) Greinið rásina hér að neðan með PSPICE. Notið líkanið af μA 741 sem gefið er á myndinni fyrir aðgerðamagnarana. Gefið er að v_1 = 200 mV, v_2 = 125 mV og v_3 = 250 mV. Hver er mögnunin í rásinni ? Nota undirforrit (eins og í meðfylgjandi töflu) til að lýsa aðgerðamögnurunum. Á undirforritin er kallað með XOA1 5 0 4 uA741_op_amp ef undirforritið byrjar á .subckt uA741_op_amp 1 2 5 og er þá miðað við rásina á myndinni að neðan.

Tímadæmi: 7.25, 9.18, 9.21, 9.25, 9.29, 9.61 í DeCarlo og Lin