Háskóli Íslands Vor 2003 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 11

Skilafrestur til 20. mars 2003 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Finna skal i_L(t) fyrir t > 0. Jafnframt skal finna hæsta og lægsta gildi straumsins. (Próf maí 2000)

2. (10) Finnið Tévenins jafngildismynd fyrir rásina hér að neðan miðað við tengipunktana a - b. (Próf janúar 1987)

3. (25)

a) Skoðið rásina hér að neðan. Stillið upp hnútpunktajöfnum fyrir rásina, og setjið þær á fylkjaform. Leysið í MATLAB allar hnútpunktaspennur ef I_{in} = 2 A.

b) Setjum nú I_{in} = 3((u(t − 10) − u(t − 90)) × sin(2π × 0.1t) A. Reiknið með MATLAB spennuna v_o(t) fyrir 0 ≤ t ≤ 100 s og aflið sem eyðist í viðnáminu R_L á sama tíma.

Skila á MATLAB forritum og sýna skal hvernig hnútpunktajöfnurnar eru fundnar. Þá skal og skila útprentuðum myndum með tímaupplausn 0.025 s fyrir lið 2 b).