Háskóli Íslands Vor 2003 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 13

Skilafrestur til 3. apríl 2003 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Finna v_x(t). Gera má ráð fyrir að aðgerðamagnarinn sé fullkominn. (Próf maí 1999)

2. (10) Eftir að hafa verið lokaður í langan tíma opnast rofinn í rásinni hér að neðan við t = 0. Finna i(t) fyrir t > 0. (Próf maí 1999)

3. (10) Finna skal Thévenin janfgildisrás fyrir rásina hér að neðan. (Próf maí 2002)

4. (10) Finna skal hlutfallið V_o/V_s fyrir rásina hér að neðan þegar R_1 = 1 kΩ, R_2 = 10 kΩ C_1 = 0 og C_2 = 0.1 μF og ω = 1000 rad/s. (Próf maí 2001)

5. (10) Finna skal æstæða strauminn i_1 fyrir rásina þegar v_s = 10 √ 2 cos(ωt + 45^∘) og ω = 100 rad/s. Þá er einnig gefið að L = 30 mH og C = 5 mF. (Próf maí 2001)

Tímadæmi: 9.7, 9.44, 10.3, 10.88 í DeCarlo og Lin