Háskóli Íslands Vor 2003 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 14

Skilafrestur til 10. apríl 2003 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Rásin er drifinn af sínusstraum i_s(t) = 50 cos 2000t mA. Finna skal vísinn V og bylgjuform v(t). (Próf ágúst 2001)

2. (20) Fyrir hvað gildi á L_2 fer nákvæmlega 5 W meðalafl til 8 Ω hátlara við ω = 1 krad/sek í rásinni hér að neðan. (Próf maí 1998)