Háskóli Íslands Vor 2003 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 8 Skilafrestur til 27. febrúar 2003 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Finna spennuyfirfærslufallið.

2. (10) Straumur um 0.2 μF þétti er i(t) = 60 cos(10^4t + 36^∘) mA fyrir öll t. Meðalspennan yfir þéttinn er núll.

(a) Hver er hámarksgildi orkunnar sem geymd er í þéttinum ? (b) Hvað er fyrsta jákvæða gildi á t þar sem orkan er í hámarki ?

3. (10) Finna gagnspanið og spennuna sem spanast í bakvafinu, v_2. Innmerkið er gefið v_s = 10 sin(10t).

4. (10) Nota skal PSPICE til að finna rms gildi og fasahorn i_1 og i_2 í rásinni hér að neðan þegar v_g = 141.42 cos(10t) V. Einnig skal sýna að inngangsaflið sé jafnstórt aflinu sem eyðist.

Fyrir par tengdra spóla

er notað

L1 7 6 5 L2 9 10 20 K1 L1 L2 0.8

Tímadæmi: 18.4, 18.23, 18.35 í DeCarlo og Lin