Háskóli Íslands Vor 1998 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.43.01 Greining Rása

Dæmablað 12

Skilafrestur til 9. april 1998 kl. 8:00 árdegis

Heimadæmi:

1. (10) Hve mikið meðalafl eyðist í 8 Ω álaginu á myndinni hér að neðan ? Hve mikið af aflinu kemur frá 20̸ 0^∘ V lindinni ? (Próf maí 1998)

2. (10) Eftir að hafa verið opinn í langan tíma lokast rofinn í rásinni hér að neðan við t = 0. Finna v_C (t) og stærsta og minnsta gildi á v_C (t). (Próf maí 1998)

3. (10) Finna Thévenin jafngildisrás séð fra a − b fyrir rásina hér að neðan við ω = 1 rad/sek. Teikna jafngildisrásina. (Próf ágúst 1998)

4. (10) Rofanum í rásinni hér að neðan er lokað við t = −10^6 s og hann opnaður við t = 0. Finna v(t) fyrir t > 0. (Próf ágúst 1998)

5. (10) 200 Ω viðnám, 25 μF þéttir og spóla L eru samsíðatengd. Spennuvísirinn yfir rásaeiningarnar er 100̸ 0^∘. Finna L ef straumurinn sem kemur inn á jákvæða tengið er I = 0.5 − j2 A og ω = 1 krad/sek. (Próf ágúst 1998)

Tímadæmi: 9.8, 9.9, 9.24, 9.29 í DeCarlo og Lin