Háskóli Íslands Vor 1999 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 13

Skilafrestur til 16. april 1999 kl. 8:00 árdegis

Heimadæmi:

1. (15) Fyrir hvað gildi á L_2 fer nákvæmlega 5 W meðalafl til 8 Ω hátlara við ω = 1 krad/sek í rásinni hér að neðan. (Próf maí 1998)

2. (10) Straumlind i_s(t) = t^2u(t) A, er tengd samsíða viðnámi spólu og þétti, (allar fjórar rásaeiningarnar eru samsíða tengdar). Rásaeiningarnar hafa gildin R = 4 Ω, L = 3 H og C =^1_{24} F. Finna heidarsvörun fyrir spennuna yfir þéttinn v_c(t) t > 0. Finna núllinnmerkis- og núllástandssvörun á v_c(t). v_c(0^+) = 4 V og i_L(0^+) = 1 A.

Tímadæmi: 9.20, 9.21, 10.3, 10.7, 10.15 í DeCarlo og Lin