Háskóli Íslands Vor 1999 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 14 Skilafrestur til 23. apríl 1999 kl. 8:00 árdegis

Heimadæmi:

1. Finnið þrepsvörun w(t) og impúlssvörun h(t) fyrir spennuna v_R yfir 3 Ω viðnámið.

2. (10) Straumlind i_s(t) = u(t) er samsíða bæði 10 kΩ viðnámi og 50 μF þétti.

(a) Finna náttúrulega svörun fyrir spennuna yfir þéttinn. (b) Endurtak lið (a) og hafa þá einingarnar allar raðtengdar.

3. (10) Finna Thévenin jafngildisrás fyrir rásina hér að neðan við ω = 20 rad/sek.

(Próf maí 1998)

4. (10) Thevenin rás samanstendur af einingarrampa sem spennulind og 3 H spólu. 4 Ω álagsviðnám er tengt milli útgangspólana.

(a) Finna jöfnu fyrir spennuna yfir viðnámið v_R(t), sem fall lindarspennunni og yfirfærsluvirkja.

(b) Finna Norton jafngildisrás fyrir Thevenin rásina (ekki taka viðnámið með). (c) Nota Norton jafngildisrásina til að finna jöfnu fyrir v_R(t) sem fall af i_N (t) og yfirfærsluvirkjanum.

Tímadæmi: 10.30, 10.32, 11.4 í DeCarlo og Lin