Háskóli Íslands Vor 1999 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 5 Skilafrestur til 12. febrúar 1999 kl. 8:00 árdegis

Heimadæmi:

1. (10) Finna Thévenin jafngildisrásina. (Próf jan. 1988)

2. (10) Finna Thévenin jafngildisrásina. (Próf jan. 1988)

3. (10) Finnið strauminn i. (Próf sept. 1989)