Háskóli Íslands Vor 1999 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 6 Skilafrestur til 19. febrúar 1999 kl. 8:00 árdegis

Heimadæmi:

1. (10) Straumurinn i(t) = 5 sin(110t + 30^∘) rennur um 20 Ω viðnám.

(a) Finna spennuna yfir viðnámið. (b) Hver er tíðni spennunnar ? (c) Finnið aflið sem eyðist í viðnáminu. (d) Hver er tíðni p(t) ?

2. (10) Gefið er i_c(t) = u(t) − u(t − 1)

(a) Reikna og teikna r(t) = ∫_t −∞ i_c(t)dt. (b) Er u(1 − t) − u(t) = 1 − u(t) − u(t − 1) ? (c) Reikna ∫_∞ −∞(t − 2)δ(t − 1)dt. 3. (10) Finna Thevenin jafngildisrásina.

4. (25)

a) Skoðið rásina hér að neðan. Stillið upp hnútpunktajöfnum fyrir rásina, og setjið þær á fylkjaform. Leysið í MATLAB allar hnútpunktaspennur ef I_{in} = 2 A.

b) Setjum nú I_{in} = 3((u(t − 10) − u(t − 90)) × sin(2π × 0.1t) A. Reiknið með MATLAB spennuna v_o(t) fyrir 0 ≤ t ≤ 100 s og aflið sem eyðist í viðnáminu R_L á sama tíma.

Skila á MATLAB forritum og sýna skal hvernig hnútpunktajöfnurnar eru fundnar. Þá skal og skila útprentuðum myndum með tímaupplausn 0.025 s fyrir lið 2 b).

Tímadæmi: 3.16, 3.21, 3.22, 4.9, 4.10, 5.25, 5.28 í DeCarlo og Lin