Háskóli Íslands Vor 1999 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 8 Skilafrestur til 5. mars 1999 kl. 8:00 árdegis

Heimadæmi:

1. (10) Í rásinni hér að neðan er v_i innmerki og v_o útmerki. Ákvarðið þrepsvörun rá sarinnar. Gerið ráð fyrir að aðgerðarmagnararnir séu fullkomnir. (Próf des. 1993).

2. (10) Finna spennuyfirfærslufallið.

3. (10) Straumur um 0.4 H spólu er núll ef t < 0 og 3t exp(−0.1t) A ef t > 0. Hvenær er aflið til spólunnar í hámarki ? Hvenær er orkan sem geymd er í spólunni í hámarki ? 4. (10) Tegra f(t) = tu(t − 3)u(5 − t) yfir bilið -5 til t_o þar sem 4 < t_o < 5. Teikna f(t).

Tímadæmi: 18.4, 18.9, 18.30, 18.34 í DeCarlo og Lin