Háskóli Íslands Vor 2000 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 12

Skilafrestur til 31. mars 2000 kl. 8:00 árdegis

Heimadæmi:

1. (10) Rofinn hefur verið lokaður lengi og opnast við t = 0. Finna v_x(t). Reikna v_x fyrir t = −10 ms, 0^−, 0^+ og 10 ms. (Próf ágúst 1999)

2. (10) Rofinn hefur verið opinn lengi. Finna jöfnu fyrir v_C (t) fyrir t > 0. Hvenær er v_C (t) = 0 ? (Próf maí 1999)

3. (10) Setjum R = 1 MΩ, C = 1μF, R_i = ∞ og R_o = 0 og A = 1000. Hvað þarf innmerkið v_s(t) að vera til að útmerkið sé v_o(t) = (exp(−10t) − 1) V Finnið einnig v_s(t) ef A −→ ∞. (Próf ágúst 1999)

4. (10) Finna hvenær spennan yfir þéttinn er núll. (Próf ágúst 1999)

Tímadæmi: 9.8, 9.9, 9.24, 9.29 í DeCarlo og Lin