Háskóli Íslands Vor 2001 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Miðsvetrarpróf II

13. febrúar 2001 kl. 9:30 árdegis

1. (30) Finnið útspennuna v_o sem fall af innspennunni v_s.

2. (5) Reiknið 2 + 2j 1 − 1j og skilið svarinu í pólhnitum á forminu e^{jθ}.

3. (20) Finnið Thévenin jafngildisrásina.

4. (45) Finnið strauminn i_x og aflið sem eyðist í viðnáminu R.