Háskóli Íslands Vor 2002 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Lokapróf

4. maí 2002, kl. 9:00 - 12:00

1. (6 %) Gefið er að aflið sem eyðist í 4 kΩ viðnáminu er 36 mW. Finna skal V_s.

2. (15 %) Nota skal möskvajöfnur til að finna möskvastraumana I_A, I_B og I_C.

3. (15 %) Rofinn í rásinni hér að neðan opnast við t = 0. Finna skal útspennuna v_o(t) fyrir t > 0.

4. (15 %) Finna skal Thévenin janfgildisrás fyrir rásina hér að neðan.

5. (16 %) Gefin er rásin hér að neðan með Z_S = 3 + j1 Ω, jωL_1 = j2 Ω, jωL_2 = j2 Ω, jωM = j1 Ω, og Z_L = 1 − j1 Ω. Ákvarða skal samviðnámið séð frá lindinni V_S.

6. (18 %) Reikna skal inngangs-samviðnámið, Z_{in}(jω), fyrir aðgerðarmagnara rásina.

Gera má ráð fyrir að aðgerðamagnararnir séu fullkomnir.

7. (15 %) Finna skal gildi á Z_L þannig að aflflutningur til álagsins sé hámarkaður.

Einnig skal finna mesta mögulega afl sem álagið getur fengið.