Háskóli Íslands Vor 2004 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Lokapróf

7. maí 2004, kl. 9:00 - 12:00

1. (5 %) Finna skal Thévenin jafngildisrás fyrir rásina.

2. (10 %) Gera skal ráð fyrir að i_o = 1A. Finna skal V_s.

3. (10 %) Rita skal eina jöfnu sem nægir til að finna i_1. Finna skal i_1.

4. (15 %) Finna skal Thévenin jangildisrás fyrir rásina hér að neðan.

5. (15 %) Gera skal ráð fyrir að aðgerðamagnarinn sé fullkominn. Finna á v_o(t).

6. (15 %) Finnið v_R(t) og rissið á tímabilinu −1 < t < 4 μs.

7. (15 %) Gefið er að Z_S = 3 + j1 Ω, jωL_1 = j2 Ω, jωL_2 = j2 Ω Z_L = 1 − j1 Ω og jωM = j1 Ω. Ákvarða skal samviðnámið sem lindin V_S sér.

8. (15 %) Álag vinnur á 20 kW með aflstuðul 0.8 á eftir. Spennan yfir álagið er 220̸ 0^∘ við 60 Hz. Samviðnám á milli aflgjafa og álags er 0.09+j0.3 Ω. Ákvarða skal spennu og aflstuðul við útgang aflgjafa.