Háskóli Íslands Vor 2004 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Miðsvetrarpróf

17. febrúar 2004 kl. 9:30 árdegis

1. (25) Finnið Thévenin jafngildisrásina.

2. (45) Finna skal strauminn I_1 og spennuna v.

3. (30) Finnið útspennuna v_o sem fall af innspennunni v_s.