Háskóli Íslands Vor 2005 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Miðsvetrarpróf II 18. febrúar 2005 kl. 8:15 árdegis

1. (10)

Finnið Norton jafngildisrásina. Find the Norton equivalent circuit.

2. (20) Finna skal strauminn i_o og aflið sem eyðist í 10 Ω viðnáminu. Calculate the current i_o and the power dissipated in the 10 Ω resistor.

3. (40) Finna skal Thévenin jafngildisrásina með tilliti til pólanna a og b fyrir rásina hér að neðan.

Find the Thévenin equivalent circuit with respect to the terminals a and b for the circuit below.

4. (30) Nota skal umbreytingu linda til að finna strauminn i_o í rásinni hér að neðan. Use a series of source transformations to find the current i_o in the circuit below.