Veikt jónað rafgas: Kennistærðir og notkun

Jón Tómas Guðmundsson, Raunvísindastofnun Háskólans, Dunhaga 3, IS-107 Reykjavík 10. október 1999

Útdráttur

Hér kemur útdrátturinn....

1 Inngangur

Hér byrjar inngangurinn með almennu yfirliti um hvað gert var. Svona er kallað á heimildir [1]. Heimildirnar eru í sérstakri skrá heimildir.bib sem á er kallað með því að keyra Bibtex.

2 Framkvæmd tilraunar

Hér er lýst tækjabúnaði, uppsetningu hans og framkvæmd mælinganna. Tíðni er reiknuð út frá lotu með jöfnunni f = 1 T (1) 3 Niðurstöður tilraunar

Hér eru tíundaðar tölulegar niðurstöður, gröf, töflur og aðarar samatektir á niðurstöðum mælinga. Hér kemur svo mynd 1.

4 Umræða

Hér er fjallað um hvað niðurstöður mælinga þýða. Gögnin eru túlkuð og nýjar uppgötvanir dregnar fram.

1

Mynd 1: Orkudreifing jóna frá spanaðri súrefnisafhleðslu við 675 W mælt við 3 mTorr þrýsting.

5 Samantekt

Hér eru helstu niðurstöðurnar tíundaðar í mjög stuttu máli.

Heimildir

[1] J. T. Gudmundsson and M. A. Lieberman, “Magnetic induction and plasma impedance in a cylindrical inductive d ischarge,” Plasma Sources Science and Technology, vol. 6, pp. 540 – 550, 1997.