Mælitækni I:

Samantekt

Jón Tómas Guðmundsson tumi@hi.is

6. desember 1999

Efnisyfirlit

• 30. ágúst 1999 Inngangur • 30. ágúst 1999 Kafli 1 Grunnhugtök og einingar • 30. ágúst 1999 Kafli 2 DC og AC spennu- og straummælar • 6. september 1999 Kafli 3 Hliðrænir fjölmælar • 13. september 1999 Kafli 4 Stafrænir fjölmælar • 20. september 1999 Kafli 5 Mælingar á viðnámi með mælibrú • 27. september 1999 Kafli 6 Jafngildisrásir búta • 27. september 1999 Kafli 7 AC Mælibrýr • 4. október 1999 Kafli 8 Hliðrænar sveiflusjár • 11. október 1999 Kafli 8 frh. Hliðrænar sveiflusjár frh. • 18. október 1999 Kafli 9 Stafrænar sveiflusjár • 25. október 1999 Kafli 10 Merkjagjafar • 1. nóvember 1999 Kafli 11 DC aflgjafar • 8. nóvember 1999 Kafli 12 Mæling á tíðni og tíma • 15. nóvember 1999 Kafli 13 Skynjarar • 29. nóvember 1999 Kafli 14 Suð • 29. nóvember 1999 Kafli 15 Truflanir og takmörkun þeirra • 6. desember 1999 Yfirlit og upprifjun

2