Háskóli Íslands Sumar 2000 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Lokapróf

23. ágúst 2000, kl. 09:00 - 12:00

1. (10 %) Finna skal strauminn i_x.

2. (15 %) Rita skal möskvajöfnur fyrir rásina og ákvarða V_A, V_B og I_x.

3. (15 %) Finna skal Thévenin jafngildisrás á milli pólanna A og B.

4. (15 %) Rofinn hefur verið lokaður lengi. Finna skal i_L(t) fyrir öll t. Rissa skal i_L(t) fyrir -10 ms ≤ t ≤ 10 ms.

5. (15 %) Finna skal æstæð spennugildi v_1(t) og v_2(t) þegar ω = 2 rad/sek.

6. (15 %) Hvað er meðalaflið sem eyðist í 8 Ω viðnáminu ? Hve mikið af þessu afli kemur frá 20 V lindinni ?

7. (15 %) Lát R_1 = 2 Ω, R_2 = 0 Ω, Z_L = 40 +j0 Ω, L_1 = 1 H, L_2 = 25 H og k = 0.99.

Fyrir ω = 1 krad/sek skal ákvarða V_L/V_s.