Háskóli Íslands Sumar 1999 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Lokapróf

21. ágúst 1999, kl. 14:00 - 18:00

1. (10 %) Finna viðnámsgildið R í viðnámsrásinni hér að neðan.

2. (15 %) Finna v_C (0^−) sem fall af k annars vegar og v_C (t) sem fall af k fyrir t > 0 hins vegar. Finna síðan v_c(t) fyrir k = 10^{−3}.

3. (17 %) Rofinn hefur verið lokaður lengi og opnast við t = 0. Finna v_x(t). Reikna v_x fyrir t = −10 ms, 0^−, 0^+ og 10 ms.

4. (15 %) Setjum R = 1 MΩ, C = 1μF, R_i = ∞ og R_o = 0 og A = 1000. Hvað þarf innmerkið v_s(t) að vera til að útmerkið sé v_o(t) = (exp(−10t) − 1) V Finnið einnig v_s(t) ef A −→ ∞.

5. (15 %) Finna hvenær spennan yfir þéttinn er núll.

6. (15 %) Rofinn hefur verið opinn í nokkra klukkutíma áður en honum er lokað við t = 0. Finna v_C (t) fyrir t > 0 og i_{SW} (t) fyrir t > 0.

7. (13 %) Finna i_x(t) ef v_s(t) = cos(10^4t).