Háskóli Íslands Vor 2001 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Lokapróf

9. maí 2001, kl. 9:00 - 12:00

1. (10 %) Finna skal gildið á viðnámið R_L þannig að aflflutningur til álagsins sé hámarkaður. Einnig skal ákvarða P_{max}.

2. (15 %) Finna skal gildið Thévenin viðnámið R_{th} séð á milli pólanna a og b. Einnig skal finna skammhlaupsstrauminn I_{SC} á milli pólanna a og b. Að lokum skal teikna Thévenin rásina.

3. (15 %) Nota skal möskvajöfnur til að finna möskvastraumana I_A, I_B og I_C.

4. (22 %) Finna skal i(t) fyrir t > 0. Viðnámin eru gefin sem R_1 = 3 Ω og R_2 = 2 Ω.

5. (18 %) Finna skal æstæða strauminn i_1 fyrir rásina þegar v_s = 10 √ 2 cos(ωt + 45^∘) og ω = 100 rad/s. Þá er einnig gefið að L = 30 mH og C = 5 mF.

6. (20 %) Finna skal hlutfallið V_o/V_s fyrir rásina hér að neðan þegar R_1 = 1 kΩ, R_2 = 10 kΩ C_1 = 0 og C_2 = 0.1 μF og ω = 1000 rad/s.