Háskóli Íslands Vor 1999 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Lokapróf

10. maí 1999, kl. 14:00 - 18:00

1. (10 %) Finna jafngildisleiðnina G_{eq} fyrir viðnámsrásina hér að neðan.

2. (15 %) Finna Thevenin jafngidlisrásina.

3. (13 %) Finna og rissa upp v_x(t) fyrir t > 0 fyrir 3τ. Gefið er að i_L(0) = 10 A.

4. (15 %) Finna v_x(t). Gera má ráð fyrir að aðgerðamagnarinn sé fullkominn.

5. (15 %) Rofinn hefur verið opinn lengi. Finna jöfnu fyrir v_C (t) fyrir t > 0. Hvenær er v_C (t) = 0 ?.

6. (17 %) Eftir að hafa verið lokaður í langan tíma opnast rofinn í rásinni hér að neðan við t = 0. Finna i(t) fyrir t > 0.

7. (15 %) Finna vísinn V_x.