Háskóli Íslands Sumar 1998 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.43.01 Greining Rása

Lokapróf

Ágúst 1998

1. (8 %) Finna jafngildisviðnámið R_{eq} fyrir viðnámsrásina hér að neðan.

2. (10 %) Nota hnútpunktagreiningu til að finna v_x í rásinni hér að neðan.

3. (15 %) 200 Ω viðnám, 25 μF þéttir og spóla L eru samsíðatengd. Spennuvísirinn yfir rásaeiningarnar er 100̸ 0^∘. Finna L ef straumurinn sem kemur inn á jákvæða tengið er I = 0.5 − j2 A og ω = 1 krad/sek.

4. (10 %) Finna augnabliksaflið sem háða lindin gefur frá sér í rásinni hér að neðan ?

Hvert er aflið við t = 0.03 s ?

5. (12 %) Finna Thévenin jafngildisrás séð fra a − b fyrir rásina hér að neðan við ω = 1 rad/sek. Teikna jafngildisrásina.

6. (15 %) Finna v_3(t) í rásinni hér að neðan með hnútpunktagreiningu.

7. (15 %) Rofanum í rásinni hér að neðan er lokað við t = −10^6 s og hann opnaður við t = 0. Finna v(t) fyrir t > 0.

8. (15 %) Gera ráð fyrir að aðgerðamagnarinn á myndinni hér að neðan sé fullkominn og finna v_o fyrir öll t.