Háskóli Íslands Vor 1998 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.43.01 Greining Rása

Lokapróf

6. mai 1998, kl. 9:00 - 13:00

1. (8 %) Finna jafngildisviðnámið R_{eq} fyrir viðnámsrásina hér að neðan.

2. (10 %) Nota hnútpunktagreiningu til að finna v_3 og aflið sem 5 A lindin gefur frá sér.

3. (15 %) Fyrir hvað gildi á L_2 fer nákvæmlega 5 W meðalafl til 8 Ω hátlara við ω = 1 krad/sek í rásinni hér að neðan.

4. (10 %) Hve mikið meðalafl eyðist í 8 Ω álaginu á myndinni hér að neðan ? Hve mikið af aflinu kemur frá 20̸ 0^∘ V lindinni ?

5. (12 %) Finna Thévenin jafngildisrás fyrir rásina hér að neðan við ω = 20 rad/sek.

6. (15 %) Eftir að hafa verið opinn í langan tíma lokast rofinn í rásinni hér að neðan við t = 0. Finna v_C (t) og stærsta og minnsta gildi á v_C (t).

7. (15 %) Gefin rásin hér að neðan, þar sem i_s(t) = 5 cos(4t + 60^∘), finna v_3(t).

8. (15 %) Gera ráð fyrir að aðgerðamagnarinn á myndinni hér að neðan sé fullkominn og finna v_{out} ef v_{in} = u(t) V og v_{out}(0) = 0.